---
title: 接入 bge-rerank 重排模型
description: 接入 bge-rerank 重排模型
---

## 不同模型推荐配置

推荐配置如下：


| 模型名 | 内存 | 显存 | 硬盘空间 | 启动命令 |
|------|---------|---------|----------|--------------------------|
| bge-reranker-base | >=4GB | >=4GB | >=8GB | python app.py |
| bge-reranker-large | >=8GB | >=8GB | >=8GB | python app.py |
| bge-reranker-v2-m3 | >=8GB | >=8GB | >=8GB | python app.py |


## 源码部署

### 1. 安装环境

- Python 3.9, 3.10
- CUDA 11.7
- 科学上网环境

### 2. 下载代码

3 个模型代码分别为：

1. [https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-base](https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-base)
2. [https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-large](https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-large)
3. [https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-v2-m3](https://github.com/labring/FastGPT/tree/main/plugins/model/rerank-bge/bge-reranker-v2-m3)

### 3. 安装依赖

```sh
pip install -r requirements.txt
```

### 4. 下载模型

3个模型的 huggingface 仓库地址如下：

1. [https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-base](https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-base)
2. [https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-large](https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-large)
3. [https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-v2-m3](https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-v2-m3)

在对应代码目录下 clone 模型。目录结构：

```
bge-reranker-base/
app.py
Dockerfile
requirements.txt
```

### 5. 运行代码

```bash
python app.py
```

启动成功后应该会显示如下地址：

![](/imgs/rerank1.png)

> 这里的 `http://0.0.0.0:6006` 就是连接地址。

## docker 部署

**镜像名分别为:**

1. registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/bge-rerank-base:v0.1 (4 GB+)
2. registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/bge-rerank-large:v0.1 (5 GB+)
3. registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/bge-rerank-v2-m3:v0.1 (5 GB+)

**端口**

6006

**环境变量**

```
ACCESS_TOKEN=访问安全凭证，请求时，Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}
```

**运行命令示例**

```sh
# auth token 为mytoken
docker run -d --name reranker -p 6006:6006 -e ACCESS_TOKEN=mytoken --gpus all registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/bge-rerank-base:v0.1
```

**docker-compose.yml示例**
```
version: "3"
services:
  reranker:
    image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fastgpt/bge-rerank-base:v0.1
    container_name: reranker
    # GPU运行环境，如果宿主机未安装，将deploy配置隐藏即可
    deploy:
      resources:
        reservations:
          devices:
          - driver: nvidia
            count: all
            capabilities: [gpu]
    ports:
      - 6006:6006
    environment:
      - ACCESS_TOKEN=mytoken

```
## 接入 FastGPT

1. 打开 FastGPT 模型配置，新增一个重排模型。
2. 填写模型配置表单：模型 ID 为`bge-reranker-base`，地址填写`{{host}}/v1/rerank`，host 为你部署的域名/IP:Port。

![alt text](/imgs/image-102.png)

## QA

### 403报错

FastGPT中，自定义请求 Token 和环境变量的 ACCESS_TOKEN 不一致。 

### Docker 运行提示 `Bus error (core dumped)`

尝试增加 `docker-compose.yml` 配置项 `shm_size` ，以增加容器中的共享内存目录大小。

```
...
services:
  reranker:
    ...
    container_name: reranker
    shm_size: '2gb'
    ...
```
