---
title: 对象存储配置
description: 如何通过环境变量配置并连接个各厂商的对象存储
---

import { Alert } from '@/components/docs/Alert';
import FastGPTLink from '@/components/docs/linkFastGPT';

## 对象存储服务配置介绍

这里提供了 FastGPT 目前支持的对象存储厂商，包括自部署的 MinIO、AWS S3、阿里云 OSS 和腾讯云 COS 的环境变量配置说明

### 通用且必需的环境变量

> - 不支持对临时身份校验密钥的支持，比如 STS 等，请自行保证服务的安全性。
> - 不支持对私有桶的复用，如果把私有桶名和公开桶名设置为同一个的话，请保证存储桶的策略至少为【公开读私有写】

- `STORAGE_VENDOR` 该变量为一个枚举值，可选值为：`minio`、`aws-s3`、`oss` 和 `cos`。
- `STORAGE_REGION` 提供的对象存储服务所在的地区如 `us-east-1` 等，具体请根据服务厂商所提供的地区来填写；如果是自部署的 MinIO 等服务这个值可随意填写。
- `STORAGE_ACCESS_KEY_ID` 服务访问密钥的 Access Key ID
- `STORAGE_SECRET_ACCESS_KEY` 服务访问密钥的 Secret Access Key
- `STORAGE_PUBLIC_BUCKET` FastGPT 公开资源存储桶桶名
- `STORAGE_PRIVATE_BUCKET` FastGPT 私有资源存储桶桶名

### 自部署的 MinIO 和 AWS S3

> MinIO 这类产品对 AWS S3 协议支持比较完整，因此使用 Minio 和AWS S3 配置几乎可以是相同的，只是因为服务商提供和自部署的区别，会有额外的配置。
> 因此理论上任何对 AWS S3 协议的支持程度至少和 MinIO 相当的对象存储服务都可以使用，比如 SeaweedFS、RustFS 等。

- `STORAGE_S3_ENDPOINT` 内网连接地址，可以是容器 id 连接，比如 `http://fastgpt-minio:9000`
- `STORAGE_EXTERNAL_ENDPOINT` 一个**服务器**和**客户端**均可访问到存储桶的地址，可以是固定的宿主机 IP 或者域名，注意不要填写成 127.0.0.1 或者 localhost 等本地回环地址(因为容器里无法使用)。该地址用于签发文件上传 URL 时使用。
- `STORAGE_S3_FORCE_PATH_STYLE` 【可选】虚拟主机风格路由或路径路由风格，其中如果厂商填写了 `minio` 的话，该值被固定为 `true`
- `STORAGE_S3_MAX_RETRIES` 【可选】请求最大尝试次数，默认为 3 次

**完整示例**

> 如果使用的是 Sealos 的对象存储服务请将 `STORAGE_VENDOR` 填写为 `aws-s3`

```dotenv
STORAGE_VENDOR=minio
STORAGE_REGION=us-east-1
STORAGE_ACCESS_KEY_ID=your_access_key
STORAGE_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key
STORAGE_PUBLIC_BUCKET=fastgpt-public
STORAGE_PRIVATE_BUCKET=fastgpt-private
STORAGE_EXTERNAL_ENDPOINT=http://127.0.0.1:9000
STORAGE_S3_ENDPOINT=http://127.0.0.1:9000
STORAGE_S3_FORCE_PATH_STYLE=true
STORAGE_S3_MAX_RETRIES=3
```

### 阿里云 OSS

> - [跨域配置](https://help.aliyun.com/zh/oss/user-guide/configure-cross-origin-resource-sharing/?spm=5176.8466032.console-base_help.dexternal.1bcd1450Wau6J6#b58400ec36rqf)

- `STORAGE_OSS_ENDPOINT` 阿里云对象存储连接主机名，厂商提供的默认值一般都是 `{地区}.aliyuncs.com`，如 `oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com`；注意，如果配置了自定义域名的话也填在这里，比如 `your-domain.com`
- `STORAGE_OSS_CNAME` 是否开启自定义域名
- `STORAGE_OSS_SECURE` 是否开启了 TLS，如果域名没有认证证书的话，请关闭该选项
- `STORAGE_OSS_INTERNAL` 【可选】是否开启内网访问，如果你的服务也在阿里云的话可以开启并节省流量，默认关闭

**完整示例**

```dotenv
STORAGE_VENDOR=oss
STORAGE_REGION=oss-cn-hangzhou
STORAGE_ACCESS_KEY_ID=your_access_key
STORAGE_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key
STORAGE_PUBLIC_BUCKET=fastgpt-public
STORAGE_PRIVATE_BUCKET=fastgpt-private
STORAGE_OSS_ENDPOINT=oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com
STORAGE_OSS_CNAME=false
STORAGE_OSS_SECURE=false
STORAGE_OSS_INTERNAL=false
```

### 腾讯云 COS

> - [跨域配置](https://cloud.tencent.com/document/product/436/13318)

- `STORAGE_COS_PROTOCOL` 枚举可选值 `https:`、`http:`，注意不要忘记 `:`；如果自定义域名没有上传证书的话，请不要设置为 `https:`
- `STORAGE_COS_USE_ACCELERATE` 【可选】是否启用全球加速域名，默认为 false。若改为 true，需要存储桶开启全球加速功能
- `STORAGE_COS_CNAME_DOMAIN` 【可选】自定义域名，如 `your-domain.com`
- `STORAGE_COS_PROXY` 【可选】代理服务器，如 `http://localhost:7897`

**完整示例**

```dotenv
STORAGE_VENDOR=cos
STORAGE_REGION=ap-shanghai
STORAGE_ACCESS_KEY_ID=your_access_key
STORAGE_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_key
STORAGE_PUBLIC_BUCKET=fastgpt-public
STORAGE_PRIVATE_BUCKET=fastgpt-private
STORAGE_COS_PROTOCOL=http:
STORAGE_COS_USE_ACCELERATE=false
STORAGE_COS_CNAME_DOMAIN=
STORAGE_COS_PROXY=
```
