---
title: 报错
---

1. ### 当前分组上游负载已饱和，请稍后再试(request id:202407100753411462086782835521)

是oneapi渠道的问题，可以换个模型用或者换一家中转站

1. ### 使用API时在日志中报错Connection Error 

大概率是api-key填写了openapi，然后部署的服务器在国内，不能访问海外的api，可以使用中转或者反代的手段解决访问不到的问题
